en	LinkValidator
fr	Validateur de lien

en	Introduction

en	Check links for validity
fr	Vérifier la validité des liens

en	Overview of links on website
fr	Aperçu des liens sur le site web

en	Overview - choose options to check the links
fr	Vue d'ensemble - choisissez les options pour vérifier les liens

en	Total amounts in tt_content
fr	Quantité totale dans tt_content

en	Records with ext. links
fr	Enregistrements avec liens externes

en	External links
fr	Liens externes

en	Amounts from actual branch in tt_content
fr	Quantité de la branche actuelle dans tt_content

en	Records with ext. links
fr	Enregistrements avec liens externes

en	External links
fr	Liens externes

en	Attention

en	Checking links may take up to several minutes. Checking ONE link can last up to 3 seconds.
fr	La vérification des liens peut prendre jusqu'à plusieurs minutes. La vérification d'UN lien peut durer jusqu'à 3 secondes.

en	Report
fr	Rapport

en	Check Links
fr	Vérifier les liens

en	Show these types of broken links
fr	Afficher ces types de liens cassés

en	Check these types of broken links
fr	Vérifier ces types de liens cassés

en	Show this level
fr	Afficher ce niveau

en	Check this level
fr	Afficher ce niveau

en	Broken links total
fr	Total des liens cassés

en	Internal Links
fr	Liens internes

en	File Links
fr	Liens de fichier

en	External Links
fr	Liens externes

en	Refresh display
fr	Rafraîchir l'affichage

en	Check links
fr	Vérifier les liens

en	Listing of broken links
fr	Liste des liens cassés

en	Path
fr	Chemin

en	Element
fr	Élément

en	Link
fr	Lien

en	URL / Link Target
fr	URL / lien cible

en	Error message
fr	Message d’erreur

en	Last check
fr	Dernière vérification

en	Edit element containing this broken link
fr	Éditer l'élément contenant ce lien cassé

en	(Field: %s)
fr	(Champ : %s)

en	no headline
fr	pas de titre

en	Page '###title###' (###uid###) is deleted.
fr	La page '###title###' (###uid###) est supprimée.

en	Page '###title###' (###uid###) is not visible.
fr	La page '###title###' (###uid###) n'est pas visible.

en	Page (###uid###) does not exist.
fr	La page (###uid###) n'existe pas.

en	Element '###title###' (###uid###) is not located on page ###wrongpage###, but on page ###rightpage###.
fr	L'élément '###title###' (###uid###) n'est pas situé sur la page ###wrongpage###, mais sur la page ###rightpage###.

en	Element '###title###' (###uid###) is deleted.
fr	L'élément '###title###' (###uid###) est supprimé.

en	Element '###title###' (###uid###) is not visible.
fr	L'élément '###title###' (###uid###) n'est pas visible.

en	Element (###uid###) does not exist.
fr	L'élément (###uid###) n'existe pas.

en	###title### row (###uid###) is not visible.
fr	###title### ligne (###uid###) n'est pas visible.

en	###title### row (###uid###) is deleted.
fr	###title### ligne (###uid###) est supprimée.

en	Linked
fr	Lié

en	Row (###uid###) does not exist.
fr	La ligne (###uid###) n'existe pas.

en	No information about the error is available.
fr	Aucune information sur l'erreur n'est disponible.

en	External Link not reachable.
fr	Lien externe non joignable.

en	A redirect loop occurred. (%s: %s)
fr	Une boucle de redirection s'est produite. (%s: %s)

en	Too many redirects.
fr	Trop de redirections.

en	File doesn't exist.
fr	Le fichier n'existe pas.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
fr	Expiration de l'opération. La période d'expiration spécifiée a été atteinte selon les conditions.

en	External link is broken.
fr	Le lien externe est cassé.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
fr	Impossible de résoudre l'hôte. L'hôte distant n'a pas été résolu.

en	Failure with receiving network data.
fr	Échec lors de la réception des données du réseau.

en	An error occurred (%s): "%s".
fr	Une erreur est survenue : (%s): "%s".

en	Exception: %s
fr	Exception : %s

en	Network error / invalid domain
fr	Erreur réseau / domaine invalide

en	Multiple Choices (300).
fr	Choix multiples (300).

en	Use proxy (305).
fr	Utiliser un proxy (305).

en	Accessing this address is not allowed (403).
fr	L'accès à cette adresse n'est pas autorisé (403).

en	The requested url was not found (404).
fr	L'url demandée n'a pas été trouvée (404).

en	Internal Server Error (500)
fr	Erreur interne du serveur (500)

en	External Link returned HTTP error code (%s).
fr	Le lien externe a renvoyé le code d'erreur HTTP (%s).

en	Unsupported protocol.
fr	Protocole non supporté.

en	Initialization failed.
fr	L’initialisation a échoué.

en	The URL was not properly formatted.
fr	L'URL n'était pas correctement formatée.

en	Feature not supported.
fr	Fonctionnalité non supportée.

en	Couldn't resolve proxy.
fr	Impossible de résoudre le proxy.

en	Couldn't resolve host.
fr	Impossible de résoudre l'hôte.

en	Failed to connect to host or proxy.
fr	Impossible de se connecter à l'hôte ou au proxy.

en	The remote server sent data that could not be parsed.
fr	Le serveur distant a envoyé des données qui n'ont pas pu être analysées.

en	Access denied.
fr	Accès refusé.

en	Generic HTTP/2 error.
fr	Erreur HTTP/2 générique.

en	A file transfer was shorter or larger than expected.
fr	Un transfert de fichier était plus petit ou plus grand que prévu.

en	Timeout: The remote server possibly took too long to answer.
fr	Délai d'attente expiré : le serveur distant a peut-être pris trop de temps pour répondre.

en	Problem with SSl / TLS handshake.
fr	Problème avec la négociation SSI / TLS.

en	Too many redirects.
fr	Trop de redirections.

en	General network error. Send failed.
fr	Erreur réseau générale. L'envoi a échoué.

en	General network error. Receive failed.
fr	Erreur réseau générale. La réception a échoué.

en	The remote server's SSL certificate was deemed not OK.
fr	Le certificat SSL du serveur distant a été considéré comme non conforme.

en	Maximum file size exceeded.
fr	Taille maximale dépassée.

en	Ok

en	%1$s %2$s

en	No broken links to show!
fr	Aucun lien cassé à afficher !

en	There are no broken links to be displayed.
fr	Il n'y a aucun lien cassé à afficher.

en	No access!
fr	Pas d'accès !

en	You do not have access to these listings.
fr	Vous n'avez pas accès à ces listes.

en	Checking links, please stand by.
fr	Vérification des liens, veuillez patienter.

en	Refreshing link list, please stand by.
fr	Actualisation de la liste des liens, veuillez patienter.

en	Needs recheck
fr	Nécessite une revérification