en	Disable frontend user backend module (after disable/enable you need to refresh the backend!)
de	Frontenduser Backendmodul deaktivieren (nach dem aktivieren/deaktivieren müssen Sie das Backend neu laden!)

en	Allow non admin users to login as frontend user
de	Nicht Admin-Benutzern erlauben sich als Frontend-Benutzer einzuloggen

en	Disable backend user backend module (after disable/enable you need to refresh the backend!)
de	Backenduser Backendmodul deaktivieren (nach dem aktivieren/deaktivieren müssen Sie das Backend neu laden!)

en	Log level
de	Log-Level