en	Mood Board
de	Emotion Board

en	An mood board with variable number of images and buttons.
de	Ein Emotion Board mit Variabler Bild und Button Anzahl.

en	Title
de	Titel

en	Image (min. 360 x 266 px)
de	Bild (min. 360 x 266 px)

en	Optional image (min. 360 x 266 px)
de	Optionales Bild (min. 360 x 266 px)