en	Site Crawler
de	Site-Crawler

en	Crawler Configuration
de	Crawler-Konfiguration

en	Name

en	Protocol for crawling
de	Protokoll für Crawling

en	Force HTTP for all pages
de	HTTP für alle Seiten erzwingen

en	Keeps page configured protocol
de	Behalte das konfigurierte Protokoll

en	Force HTTPS for all pages
de	HTTPS für alle Seiten erzwingen

en	Configuration
de	Konfiguration

en	Base URL
de	Basis-URL

en	Leave empty for fetching the base URL from the Site Configuration.
de	Zur Übernahme der Basis-URL aus der Site-Konfiguration das Feld leer lassen.

en	Pids only
de	Nur Pids

en	List of page IDs to limit this configuration to.
de	Liste der Seiten-IDs, auf die diese Konfiguration beschränkt werden soll.

en	Restrict access to
de	Zugang einschränken auf

en	Crawl with FE user groups
de	Crawling mit FE-Benutzergruppen

en	Frontend user groups to set for the request.
de	Frontend-Benutzergruppen, die für die Anfrage gesetzt werden.

en	Exclude pages
de	Ausgeschlossene Seiten

en	Crawler queue
de	Crawler-Warteschlange

en	Running the crawler queue process to collect the relevant entries.
de	Führe den Crawler-Warteschlangen-Prozess aus, um die relevanten Einträge zu sammeln.

en	Start page
de	Startseite

en	Depth
de	Tiefe

en	Start page must be a positive integer!
de	Die Startseite muss eine positive Zahl sein!

en	There is no depth set, please set it to an value!
de	Es gibt keine Tiefe gesetzt, bitte setzen Sie sie auf einen Wert!

en	Configuration records
de	Konfigurationsdatensätze

en	There is no configuration record selected, please choose at least one or more!
de	Es ist kein Konfigurations-Eintrag ausgewählt, bitte wählen Sie mindestens einen oder mehr!

en	Time out
de	Timeout

en	Sleep time
de	Wartezeit

en	The time out must be a positive integer!
de	Der Timeout muss eine positive Ganzzahl sein!

en	The sleep time must be a positive integer!
de	Die Wartezeit muss eine positive Ganzzahl sein!

en	Sleep after finish
de	Wartezeit nach dem Beenden

en	The sleep after finish must be a positive integer!
de	Die Wartezeit nach dem Beenden muss eine positive Ganzzahl sein!

en	Count in a run
de	Anzahl in einem Durchlauf

en	The count in a run must be a positive integer!
de	Die Anzahl in einem Durchlauf muss eine positive Ganzzahl sein!

en	Crawler Run
de	Crawler-Durchlauf

en	Crawler Queue Flush
de	Crawler-Warteschlange leeren

en	Cleanup the crawler queue and remove unwanted or finished entries.
de	Bereinigen der Crawler-Warteschlange und entfernen der unerwünschten oder fertigen Einträge.

en	Flush mode
de	Bereinigungsmodus

en	Flush all entries
de	Alle Einträge leeren

en	Flush finished entries
de	Abgearbeitete Einträge leeren

en	Flush pending entries
de	Ausstehende Einträge leeren

en	Remove Processes
de	Prozesse entfernen

en	Remove Orphan processes and processes that are older than one hour
de	Entferne verwaiste Prozesse und Prozesse, die älter als eine Stunde sind

en	Crawl